Bielsko – Biała, dnia 5 kwietnia 2022 r.

Oświadczenie Rady Nadzorczej Mangata Holding S.A.

dotyczące wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego

Mangata Holding S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Mangata Holding za 2021 rok zgodnie z przepisami prawa

Działając na podstawie § 70 ust 1 pkt 7 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów

papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych

przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757), Rada

Nadzorcza Mangata Holding S.A. oświadcza, że:

a) PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt. Sp.k. z siedzibą

w Warszawie – firma audytorska uprawniona do badania sprawozdania finansowego oraz

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Mangata Holding S.A. za 2021 rok, została wybrana

zgodnie z przepisami prawa, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej,

b) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do

sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego

Mangata Holding S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Mangata Holding za 2021 rok zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania

zawodu i zasadami etyki zawodowej,

c) Mangata Holding S.A. przestrzega obowiązujących przepisów związanych z rotacją firmy

audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,

d) Mangata Holding S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w

zakresie świadczenia na rzecz Mangata Holding S.A. przez firmę audytorską, podmiot powiązany z

firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług

warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

1. Pan Grzegorz Morawiec – Przewodniczący Rady Nadzorczej ______________________

2. Pan Tomasz Jurczyk – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej ______________________

3. Pan Jan Jurczyk – Sekretarz Rady Nadzorczej ______________________

4. Pan Zygmunt Mrożek – Członek Rady Nadzorczej ______________________

5. Pan Robert Czajkowski – Członek Rady Nadzorczej ______________________

6. Pan Marcin Knieć – Członek Rady Nadzorczej ______________________