Bielsko – Biała, dnia 5 kwietnia 2022 r.

Oświadczenie Rady Nadzorczej Mangata Holding S.A.

dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie § 70 ust 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów

papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych

przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757), Rada

Nadzorcza Mangata Holding S.A. oświadcza, że:

a) w odniesieniu do Komitetu Audytu działającego w Mangata Holding S.A. są przestrzegane przepisy

dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez

jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i

umiejętności z zakresu branży, w której działa Mangata Holding S.A., oraz w zakresie

rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,

b) Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

1. Pan Grzegorz Morawiec – Przewodniczący Rady Nadzorczej ______________________

2. Pan Tomasz Jurczyk – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej ______________________

3. Pan Jan Jurczyk – Sekretarz Rady Nadzorczej ______________________

4. Pan Zygmunt Mrożek – Członek Rady Nadzorczej ______________________

5. Pan Robert Czajkowski – Członek Rady Nadzorczej ______________________

6. Pan Marcin Knieć – Członek Rady Nadzorczej ______________________