Bielsko – Biała, dnia 5 kwietnia 2022 r.

Oświadczenie Rady Nadzorczej Mangata Holding S.A.

dotyczące oceny sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz

sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mangata Holding za 2021 rok

Działając na podstawie § 70 ust 1 pkt 14 oraz § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z

dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów

papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych

przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757), Rada

Nadzorcza Mangata Holding S.A. oświadcza, że dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki,

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING, sprawozdania

Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MANGATA

HOLDING za 2021 rok.

Rada Nadzorcza MANGATA HOLDING S.A., dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki

MANGATA HOLDING S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku składającego się z:

 sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie

aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe 400.715 tys. zł;

 sprawozdania z dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego

zysk netto w wysokości 37.008 tys. zł;

 sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości 37.021 tys. zł;

 zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 6.976 tys. zł;

 rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,

wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 445 tys. zł;

 dodatkowych informacji do sprawozdania finansowego.

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej MANGATA HOLDING za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,

składającego się z:

 skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021

roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 855.841 tys. zł;

 skonsolidowanego sprawozdania z dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021

roku wykazującego zysk netto w wysokości 71.625 tys. zł;

 skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31

grudnia 2021 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości 74.375 tys. zł;

 skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31

grudnia 2021 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 43.624 tys. zł;

 skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31

grudnia 2021 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku

obrotowego o kwotę 2.098 tys. zł;

 dodatkowych informacji do sprawozdania finansowego.

Rada Nadzorcza dokonała również oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz

sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING za 2021 rok.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z firmy audytorskiej

PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. z siedzibą w

Warszawie, przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING S.A. zawierającym pozytywną

opinię z przeprowadzonego badania, ze sprawozdaniem dodatkowym firmy audytorskiej dla Komitetu

Audytu.

Po zapoznaniu się z przedmiotowymi sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami Zarządu za

2021 rok, mając na uwadze pozytywną opinię biegłego rewidenta oraz Komitetu Audytu, Rada

Nadzorcza stwierdziła, że zawarte w powyższych sprawozdaniach przedstawiają rzetelnie i jasno

informacje niezbędne i istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz Grupy

Kapitałowej MANGATA HOLDING oraz ocenia, że sprawozdania te zostały sporządzone zgodnie z

księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

1. Pan Grzegorz Morawiec – Przewodniczący Rady Nadzorczej ______________________

2. Pan Tomasz Jurczyk – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej ______________________

3. Pan Jan Jurczyk – Sekretarz Rady Nadzorczej ______________________

4. Pan Zygmunt Mrożek – Członek Rady Nadzorczej ______________________

5. Pan Robert Czajkowski – Członek Rady Nadzorczej ______________________

6. Pan Marcin Knieć – Członek Rady Nadzorczej ______________________