DB ENERGY SA

al. Armii Krajowej 45

50-541 Wrocław, Poland

T: +48 71 337 13 25

F: +48 71 337 13 26

biuro@dbenergy.pl

www.dbenergy.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział

Gospodarczy KRS 0000685455 | NIP 8942995375

| REGON 021249140 Kapitał zakładowy: 347 646 zł

Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu

Rada Nadzorcza DB Energy SA na podstawie §70 ust. 1 pkt. 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku

w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków

uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

oświadcza, że są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące

spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu

branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Ponadto Rada Nadzorcza

DB Energy SA oświadcza, że Komitet Audytu wykonywał zadania Komitetu Audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Wrocław, 30 października 2023 roku

Ireneusz Wąsowicz Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Słoński Członek Rady Nadzorczej

Rafał Władysław Pisz Członek Rady Nadzorczej

Mariusz Aleksander Łoś Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Mróz Członek Rady Nadzorczej