1

OCENA RADY NADZORCZEJ PHARMENA S.A. DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z

DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PHARMENA S.A. I PHARMENA S.A. ZA 2023 ROK,

JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PHARMENA S.A. I

SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ

PHARMENA S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2023 ROKU

I. PRZEDMIOT OCENY

Przedmiotem niniejszej oceny jest:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PHARMENA S.A. i z działalności

PHARMENA S.A. za rok 2023;

2. Sprawozdanie finansowe PHARMENA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku sporządzone

według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,

3. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PHARMENA S.A. za rok zakończony

31 grudnia 2023 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości

Finansowej.

II. OCENA SPRAWOZDAŃ ZARZĄDU I SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PHARMENA S.A. i PHARMENA

S.A. za rok 2023

Rada Nadzorcza PHARMENA S.A. poddała ocenie Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy

Kapitałowej PHARMENA S.A. i PHARMENA S.A. za 2023 rok oraz zapoznała się z przedstawionymi

przez Audytora (KPW Audyt Sp. z o.o.) wynikami przeprowadzonego badania, sprawozdaniem biegłego

rewidenta z badania i na podstawie informacji i materiałów uzyskanych od Audytora, Zarządu Spółki

oraz przedstawicieli Spółki, uznaje, że sprawozdanie:

- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U.

z 2019 roku, poz. 351) oraz § 70 i § 71 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku

w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa

państwa niebędącego państwem członkowskim;

- jest zgodne z informacjami zawartymi w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Rada Nadzorcza PHARMENA S.A. na podstawie informacji i materiałów uzyskanych od Audytora,

Zarządu Spółki oraz przedstawicieli Spółki, uznaje, że sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy

Kapitałowej PHARMENA S.A. i PHARMENA S.A. za rok 2023 zawiera opis wszystkich istotnych

zdarzeń mogących mieć wpływ na sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej PHARMENA S.A.

i PHARMENA S.A., co najmniej w perspektywie kolejnych kwartałów, jak również opis istotnych ryzyk.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza PHARMENA S.A. pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu

z działalności Grupy Kapitałowej PHARMENA S.A. i PHARMENA S.A. za rok 2023.

Ocena Sprawozdania Finansowego PHARMENA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 20232 roku

Rada Nadzorcza PHARMENA S.A. poddała ocenie Sprawozdanie Finansowe PHARMENA S.A. za rok

zakończony 31 grudnia 2023 roku w skład którego wchodzą:

a) jednostkowy rachunek zysków lub strat (ujęty w sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych

dochodów) za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący stratę netto w kwocie

15 866 tys. zł (słownie: piętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),

b) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujące tak po

stronie aktywów jak i pasywów kwotę 24 950 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dziewięćset

pięćdziesiąt tysięcy złotych),

c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału

własnego na dzień 31 grudnia 2023 roku, o kwotę 15 859 tys. zł (słownie: piętnaście milionów osiemset

pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),

d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków

pieniężnych o kwotę 20 666 tys. zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy

złotych),

2

e) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego

oraz zapoznała się z wynikami badania przedstawionymi przez Audytora (KPW Audyt Sp. z o.o.).

Rada Nadzorcza PHARMENA S.A. na podstawie informacji i materiałów uzyskanych od Audytora,

Zarządu Spółki oraz przedstawicieli Spółki, uznaje, że Sprawozdanie Finansowe PHARMENA S.A. za

rok zakończony 31 grudnia 2023 roku zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie

z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i jest zgodne z księgami i

dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza PHARMENA S.A. pozytywnie ocenia Sprawozdanie

Finansowe PHARMENA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku.

Ocena Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PHARMENA S.A. za

rok zakończony 31 grudnia 2023 roku

Rada Nadzorcza PHARMENA S.A. poddała ocenie Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy

Kapitałowej PHARMENA S.A. w skład którego wchodzą:

a) skonsolidowany rachunek zysków lub strat (ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu z zysków lub

strat i innych całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,

wykazujący skonsolidowaną zysk netto w kwocie 28 948 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów

dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych),

b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku

wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 24 132 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery

miliony sto trzydzieści dwa tysiące złotych),

c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału

własnego na dzień 31 grudnia 2023 o kwotę 29 018 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów

osiemnaście tysięcy złotych),

d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie netto stanu

środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę o kwotę 20 645 tys. zł (słownie: dwadzieścia milionów

sześćset czterdzieści pięć tysięcy złotych),

e) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

oraz zapoznała się z wynikami badania przedstawionymi przez Audytora (KPW Audyt Sp. z o.o.).

Rada Nadzorcza PHARMENA S.A. na podstawie informacji i materiałów uzyskanych od Audytora,

Zarządu Spółki oraz przedstawicieli Spółki, uznaje, że Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe

Grupy Kapitałowej PHARMENA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku zostało sporządzone we

wszystkich istotnych aspektach zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

Finansowej i jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza PHARMENA S.A. pozytywnie ocenia Skonsolidowane

Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PHARMENA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023

roku

Ocena na podstawie podjętej w dniu 29 lutego 2024 roku Uchwały Rady Nadzorczej PHARMENA S.A..

prof. dr hab. Jerzy Gębicki

Jacek Dauenhauer

Agnieszka Dziki

Anna Janicka

Zbigniew Molenda

Jacek Szwajcowski