Wrocław, 22.04.2024 r

Sprawozdanie z wyników oceny Rady Nadzorczej TIM S.A. wraz z uzasadnieniem dotyczące sprawozdania

finansowego TIM SA sporządzonego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r., skonsolidowanego

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TIM S.A. sporządzonego za rok obrotowy zakończony

31 grudnia 2023 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TIM S.A. za rok 2023,

zawierającego sprawozdanie z działalności TIM SA za 2023 rok w zakresie ich zgodności z księgami,

dokumentami oraz stanem faktycznym.

Zgodnie z art.382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, § 70 ust.1 pkt 14 i § 71 ust.1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra

Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów

papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa

państwa niebędącego państwem członkowskim oraz § 22 ust. 2 punkty 1) , 2) 3) i 4 ) Statutu TIM S.A. na podstawie:

treści przedłożonych przez Zarząd TIM S.A. dokumentów, w szczególności:

1) Sprawozdania finansowego TIM S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku,

2) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TIM sporządzonego na dzień 31 grudnia

2023 roku,

3) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TIM za 2023 rok zawierającego Sprawozdanie

Zarządu z działalności TIM S.A. za 2023 rok,

Informacji przedstawionej przez audytora w:

1) Sprawozdaniu z badania rocznego sprawozdania finansowego TIM S.A. za rok 2023,

2) Sprawozdaniu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TIM za rok

2023,

3) Sprawozdaniu dodatkowym firmy audytorskiej dla Komitetu Audytu TIM S.A.,

oraz na podstawie

rekomendacji Komitetu Audytu TIM S.A. w sprawie zaopiniowania sprawozdań, o których mowa w pkt. 1-3

powyżej,

Rada Nadzorcza TIM S.A. oświadcza, iż dokonała oceny:

1) Sprawozdania finansowego TIM S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku,

2) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TIM sporządzonego na dzień 31 grudnia

2023 roku,

3) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TIM za 2023 rok zawierającego Sprawozdanie

Zarządu z działalności TIM SA za 2023 rok.

Wyniki dokonanej oceny wraz z uzasadnieniem przedstawiono poniżej.

1. Ocena Sprawozdania finansowego TIM S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Rada Nadzorcza zapoznała się oraz przeanalizowała Sprawozdanie finansowe TIM S.A. sporządzone na dzień 31

grudnia 2023 roku w skład którego wchodzi:

1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i

pasywów wykazuje sumę 582 825 tysiące złotych,

2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,

wykazujące zysk netto w kwocie 53 441 tysięcy złotych oraz całkowity zysk w kwocie 53 441 tysięcy złotych,

3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,

wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 55 766 tysięcy złotych,

4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,

wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 21 750 tysięcy złotych,

5) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach

objaśniających (opisane w SF),

oraz zapoznała się z przedstawionymi przez audytora - firmę Grant Thornton Polska Prosta spółka akcyjna,

wynikami przeprowadzonego badania.

Zgodnie ze sprawozdaniem z badania wydanym przez biegłego rewidenta, sprawozdanie finansowe sporządzone

zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską:

przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia

2023 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w

tym dniu zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi

Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w

formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,

zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i postanowieniami

Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdania finansowe TIM S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2023

roku i stwierdza, że ww. sprawozdania finansowe TIM S.A. zostało sporządzone we wszystkich istotnych

aspektach zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i jest zgodne z

księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym.

2. Ocena Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TIM sporządzonego na

dzień 31 grudnia 2023 roku.

Rada Nadzorcza zapoznała się oraz przeanalizowała Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej

TIM sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku w skład którego wchodzi:

1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i

pasywów wykazuje sumę 774 537 tysiące złotych,

2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,

wykazujące zysk netto w kwocie 55 023 tysiące złotych oraz całkowity zysk w kwocie 55 023 tysiące złotych,

3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,

wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 57 349 tysięcy złotych,

4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,

wykazujące zwiększenia stanu środków pieniężnych o kwotę 21 478 tysięcy złotych,

5) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach

objaśniających (opisane w SSF),

oraz zapoznała się z przedstawionymi przez audytora – firmę Grant Thornton Polska Prosta spółka akcyjna wynikami

przeprowadzonego badania.

Zgodnie ze sprawozdaniem z badania wydanym przez biegłego rewidenta, skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Grupy Kapitałowej TIM sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

zatwierdzonymi przez Unię Europejską:

przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień

31 grudnia 2023 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy

zakończony w tym dniu zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi

interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami

(polityką) rachunkowości,

jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę Kapitałową przepisami prawa

i postanowieniami statutu Spółki Dominującej.

Rada Nadzorcza TIM SA pozytywnie ocenia skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej TIM

sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku i stwierdza, że ww. sprawozdanie zostało sporządzone we

wszystkich istotnych aspektach zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

i jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym.

3. Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TIM za 2023 rok zawierającego

Sprawozdanie Zarządu z działalności TIM S.A. za 2023 rok.

Rada Nadzorcza poddała ocenie Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TIM za 2023 rok

zawierające Sprawozdanie Zarządu z działalności TIM SA za 2023 rok i stwierdza, iż sprawozdanie zostało

sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 70 i § 71 Rozporządzenia

Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez

emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami

prawa niebędącymi państwem członkowskim i jest zgodne z informacjami zawartymi w jednostkowym sprawozdaniu

finansowym TIM S.A. sporządzonym na dzień 31 grudnia 2023 roku i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

Grupy Kapitałowej TIM sporządzonym na dzień 31.12.2023 roku.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TIM za 2023 rok zawierające Sprawozdanie Zarządu z

działalności TIM S.A. za 2023 rok przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową, ekonomiczno-finansową, a także

rozwojową Spółki i Grupy Kapitałowej TIM. Kompletność Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

TIM za 2023 rok zawierającego Sprawozdaniem Zarządu z działalności TIM S.A. za 2023 rok oraz jego zgodność w

zakresie ujawnionych w nim informacji została potwierdzona przez biegłego rewidenta.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy

Kapitałowej TIM za 2023 rok zawierające Sprawozdanie Zarządu z działalności TIM S.A. za 2023 rok.

Podpisano:

Rada Nadzorcza TIM S.A. w składzie:

Imię i nazwisko

Funkcja

Podpis

Krzysztof Wieczorkowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Grzegorz Dzik

Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Kaczmarczyk

Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Kusz

Członek Rady Nadzorczej

Leszek Mierzwa

Członek Rady Nadzorczej