Zarząd Delko S.A. odnosząc się do opinii z zastrzeżeniem wydanej przez PKF Consult Spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. informuje:

Z dniem nabycia udziałów/akcji przez Delko S.A. nabywane spółki uchwałami Walnych Zgromadzeń

przechodzą na prowadzenie ksiąg z zastosowaniem zasad rachunkowości i sprawozdawczości

finansowej określonych w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, Międzynarodowych

Standardach Sprawozdawczości Finansowej.

Sprawozdania Finansowe nabytych spółek oraz Delko S.A., zarówno sprawozdania jednostkowe, jak i

skonsolidowane, sporządzone z zastosowaniem Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz

Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, od 2009 roku były badane przez

pięciu Niezależnych Biegłych Rewidentów, którzy w przypadku każdego nabycia spółki weryfikowali ich

Wartość firmy przyjętą w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Delko S.A. Wartość firmy

spółek nabytych przed 2009 rokiem została zweryfikowana przez Niezależnego Biegłego Rewidenta

pełniącego funkcje atestacyjne podczas przygotowywania prospektu emisyjnego.

Od roku 2009 do chwili obecnej jednostkowe sprawozdania finansowe oraz skonsolidowane

sprawozdania finansowe DELKO S.A. były poddawane badaniu przez uprawnionych biegłych

rewidentów. Ponadto w czterech przypadkach sposób podejścia do wartości firmy był dodatkowo

opisywany jako właściwy:

- w Opinii Niezależnego Biegłego Rewidenta do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok

2012 przez Bilans-Servis Spółka z o.o. Grupa Finans-Servis,

- w Sprawozdaniu Niezależnego Biegłego Rewidenta do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

za rok 2013 przez Grant Thorton Frąckowiak Spółka z o.o. sp. k.

- w Sprawozdaniu Niezależnego Biegłego Rewidenta do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

za rok 2020 przez B-think Audit sp. z o.o.

- w Sprawozdaniu Niezależnego Biegłego Rewidenta do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

za rok 2021 przez B-think Audit sp. z o.o.

Ponadto w Sprawozdaniach Niezależnego Biegłego Rewidenta za rok 2020 i za rok 2021 biegły rewident

traktował Wartość firmy w konsolidacji jako Kluczowe sprawy badania.

Biorąc pod uwagę opinie Biegłych Rewidentów dotyczące badania skonsolidowanych sprawozdań

finansowych oraz jednostkowych sprawozdań finansowych uzyskiwane co roku, od roku 2009 do roku

2021, Zarząd Delko S.A. wskazuje iż w ujęciu ilościowym i jakościowym przedmiot zastrzeżenia nie ma

wpływu na wyniki ani na pozycje bilansowe Delko S.A., a tym samym nie ma wpływu na

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Delko S.A. Jednocześnie Zarząd Delko S.A. informuje, że od

końca 2021 roku do 30.06.2024 roku Wartość firmy nie uległa zmianie.

Zarząd Delko S.A. dokłada starań aby pozyskać wystarczające dowody potwierdzające wycenę

nabytych aktywów i przejętych zobowiązań według ich wartości godziwej na dzień przejęcia.