Niniejsze oświadczenie sporządzono w związku z badaniem rocznego skonsolidowanego sprawozdania

finansowego grupy kapitałowej DELKO S.A. (zwanej dalej jako: „emitent”) za rok obrotowy zakończony

30 czerwca 2024 roku (zwane dalej jako: „roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe”).

Działając jako Zarząd DELKO S.A., na podstawie §71 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia ministra finansów

w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa

państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757 ze

zm.) oświadczamy, iż:

a) wedle naszej najlepszej wiedzy roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane

porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz

odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową grupy

kapitałowej emitenta oraz jej wynik finansowy,

b) sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju

i osiągnięć oraz sytuacji grupy kapitałowej emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń

i ryzyka.

__________________

Dariusz Kawecki

Prezes Zarządu DELKO S.A.

__________________

Ewa Marcinowska

Członek Zarządu DELKO S.A.

__________________

Jarosław Tabienko

Członek Zarządu DELKO S.A.