Ocena Rady Nadzorczej Millennium Banku Hipotecznego S.A., dotycząca Sprawozdania finansowego

Millennium Banku Hipotecznego S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 r. oraz

Sprawozdania Zarządu z działalności Millennium Banku Hipotecznego S.A. za okres 12 miesięcy

zakończony 31 grudnia 2024 r. – wyciąg ze Sprawozdania Rady Nadzorczej Millennium Banku

Hipotecznego S.A. z działalności w roku 2024

Działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 70 ust. 1 pkt 14)

„Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i

okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za

równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim”,

Rada Nadzorcza Banku, na posiedzeniu w dniu 28 marca 2025 r., przeprowadziła ocenę przedłożonego

przez Zarząd Sprawozdania finansowego Millennium Banku Hipotecznego S.A. za okres 12 miesięcy

zakończony 31 grudnia 2024 r. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Millennium Banku

Hipotecznego S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 r.

Rada Nadzorcza zapoznała się również ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta, firmy

audytorskiej BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., z badania rocznego Sprawozdania

finansowego Banku wraz z opinią o Sprawozdaniu Zarządu z działalności Banku i wysłuchała wypowiedzi

zaproszonego na posiedzenie niezależnego biegłego rewidenta.

Na tej podstawie Rada Nadzorcza uznaje, że zarówno Sprawozdanie finansowe Millennium Banku

Hipotecznego S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 r., jak i Sprawozdanie Zarządu z

działalności Millennium Banku Hipotecznego S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 r.,

sporządzone zostały prawidłowo pod względem merytorycznym i formalnym, są zgodne z księgami i

dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz oddają rzetelnie stan wyników finansowych i działalność

Banku w roku 2024.