Łódź, dnia 31.03.2025 r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA

FINANSOWEGO

Zarząd PHARMENA S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, niniejsze

jednostkowe sprawozdanie finansowe i dane porównawcze sporządzone

zostały zgodnie z obowiązującymi spółkę PHARMENA S.A. zasadami

rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny

sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy spółki PHARMENA S.A..

W SPRAWIE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI PHARMENA

S.A.

Zarząd PHARMENA S.A. oświadcza, że niniejsze Sprawozdanie Zarządu z

działalności spółki PHARMENA S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i

osiągnięć oraz sytuacji spółki PHARMENA S.A., w tym opis podstawowych

zagrożeń i ryzyk.

____________________________

Konrad Palka - Prezes Zarządu

_________________________________________

Marzena Wieczorkowska - Wiceprezes Zarządu