Łódź, dnia 31.03.2025 r.

INFORMACJA ZARZĄDU PHARMENA S.A. SPORZĄDZONA NA

PODSTAWIE OŚWIADCZENIA RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE

PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ

FINANSOWYCH

Zarząd PHARMENA S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania

sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz,

że:

- firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali

warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z

badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi

przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej;

- są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy

audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami

karencji;

- Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę

w zakresie świadczenia na rzecz PHARMENA S.A. przez firmę audytorską,

podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych

usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu

świadczenia przez firmę audytorską.

Podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania jednostkowego

sprawozdania finansowego PHARMENA S.A. za rok 2024 jest KPW Audyt Sp. z

o.o..

____________________________

Konrad Palka - Prezes Zarządu

_________________________________________

Marzena Wieczorkowska - Wiceprezes Zarządu