OCENA RADY NADZORCZEJ ERG S.A. DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

SPÓŁKI ERG S.A. ZA ROK 2024 ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY

31 GRUDNIA 2024 ROKU

1. PRZEDMIOT OCENY

Przedmiotem oceny Rady Nadzorczej są:

• sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,

• sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2024.

2. OCENA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOSCI SPÓŁKI

Rada Nadzorcza Spółki ERG S.A. poddała ocenie Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ERG S.A. za

rok 2024, zapoznała się ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego

sprawozdania finansowego oraz Sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które zostały

sporządzone przez biegłego rewidenta Spółki – Moore Polska Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

i na podstawie informacji uzyskanych od Zarządu Spółki uznaje, że Sprawozdanie Zarządu z działalności

Spółki:

− zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 roku

o rachunkowości (Dz. U. z 2019 roku, poz. 351) oraz §70 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez

emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji

wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,

− jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Rada Nadzorcza ERG S.A., na podstawie informacji uzyskanych od Zarządu Spółki, uznaje

że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2024 w pełni i rzetelnie przedstawia sytuację

Spółki oraz prezentuje wszystkie istotne zdarzenia.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza ERG S.A. pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu

z działalności Spółki ERG S.A. za rok 2024.

3. OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI

Rada Nadzorcza Spółki ERG S.A. poddała ocenie Sprawozdanie finansowego Spółki ERG S.A. za rok

zakończony 31 grudnia 2024 roku, w skład którego wchodzą:

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie

aktywów i pasywów zamyka się sumą 70.058 tys. zł;

c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku

wykazujące stratę netto w wysokości 653 tys. zł;

d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024

roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 657 tys. zł;

e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024

roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.421 tys. zł;

f) Informację dodatkową zawierającą istotne zasady (politykę) rachunkowości oraz inne

informacje objaśniające

oraz zapoznała się z wynikami badania przedstawionymi przez biegłego rewidenta Spółki – Moore

Polska Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Rada Nadzorcza ERG S.A., biorąc pod uwagę sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania

finansowego, uznaje że Sprawozdanie finansowe ERG S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku

zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza ERG S.A. pozytywnie ocenia Sprawozdanie finansowe

ERG S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za

rok obrotowy 2024.

Treść oceny przyjęta uchwałą Rady Nadzorczej numer 3/IV/2025 z dnia 2 kwietnia 2025 r.

Rada Nadzorcza ERG S.A.:

Anna Koczur-Purgał

Marta Migas

Maria Czyżewicz-Tajak

Maria Purgał

Beata Kubiak – Kossakowska