INFORMACJA ZARZĄDU ERG S.A.

DOTYCZĄCE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Zarząd Spółki ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej, działając na podstawie §70 ust. 1 pkt 7 oraz §71 ust. 1

pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących

i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania

za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem

członkowskim, na podstawie oświadczenia złożonego przez Radę Nadzorczą ERG S.A., przyjętego

uchwałą nr 2/IV/2025 z dnia 2 kwietnia 2025 r., informuje, że podmiot uprawniony do badania

sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa, w tym dotyczącymi wyboru

i procedury wyboru firmy audytorskiej, oraz że:

− wybrana firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do

sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania

finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu

i zasadami etyki zawodowej,

− w Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej

i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,

− Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia

na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego

sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu

świadczenia przez firmę audytorską.

Podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego

ERG S.A. za rok 2024 jest Moore Polska Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Podpis Zarządu ERG S.A.

………………………………………………….. ……………………………………………..

Grzegorz Tajak - Prezes Zarządu Tomasz Gwizda - Członek Zarządu