Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności

Oświadczenie Zarządu ERG S.A. w sprawie rzetelności raportu rocznego

My niżej podpisani oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe ERG S.A.

za rok 2024 oraz dane porównywalne za rok 2023 sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami

rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki

oraz jej wynik finansowy.

Oświadczamy również, że Sprawozdanie z działalności ERG S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć

oraz sytuacji ERG S.A. w okresie sprawozdawczym, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

Podpis Zarządu ERG S.A.

………………………………………………….. …………………………………………………..

Grzegorz Tajak - Prezes Zarządu Tomasz Gwizda - Członek Zarządu