List Zarządu ERG S.A. za 2024r

1

Szanowni Państwo,

Drodzy Akcjonariusze

Przedkładamy Państwu Raport roczny za rok 2024, podsumowujący roczną działalność Spółki ERG S.A..

Rok 2024 to kolejny rok z dużymi zawirowaniami w globalnej gospodarce wynikającymi z trwającej wojny na

Ukrainie czego efektem była wysoka inflacja, wysokie stopy procentowe i pogarszające się wskaźniki

gospodarcze w wielu krajach. Sytuacja ta miała znaczący wpływ na rynki na których działa nasza firma.

Wymienione wyżej czynniki spowodowały znaczący spadek popytu i w perspektywie całego roku negatywnie

wpłynęły na poziom sprzedaży i osiągnięte wyniki. W rok 2025 wkroczyliśmy z dużą presją oczekiwań ożywienia

światowej gospodarki. Spodziewany jest spadek inflacji i przyśpieszenie dynamiki wzrostu gospodarczego. To

pozwala nam spoglądać na ten rok z optymizmem.

Kondycja ekonomiczna Spółki na koniec 2024 jest na dobrym poziomie i daje podstawy do dalszego

zwiększania potencjału i wartości rynkowej ERG S.A. W prezentowanym okresie istotny spadek przychodów

wpłynął na spadek podstawowych wskaźników efektywności ekonomicznej. Spółka osiągnęła wynik EBITDA w

wysokości 3.828 tys. zł. Natomiast malejący popyt pomimo aktywnych działań w zakresie polityki sprzedażowej

i efektywności kosztowej przełożył się na negatywny wynik z działalności operacyjnej w wysokości 821 tys. zł.

Spółka zakończyła rok stratą netto w wysokości 653 tys. zł.

W trosce o ekologię i przyszłość nas Wszystkich wyznaczone przez ERG SA kierunki rozwoju

jednoznacznie wspierają transformację rynkową zgodną z aktualnymi wytycznymi UE w zakresie opakowań.

Realizacja zasad Gospodarki Obiegu Zamkniętego, produkcji opakowań monomateriałowych zdatnych do

recyklingu mechanicznego, redukcja śladu węglowego, zapobieganie przedostawania się granulek surowca do

środowiska naturalnego to tylko niektóre z podjętych działań w tym zakresie realizujące strategię rozwoju

Spółki. Rozwijając produkty bardziej przyjazne środowisku naturalnemu jednocześnie dbamy o ich jakość i

bezpieczeństwo. Na tym polu nadal nie uznajemy żadnych kompromisów. Wymagany poziom jakości i

bezpieczeństwa opakowań jest naszym priorytetem, dlatego też stosujemy zintegrowany system zarządzania

oparty na wymaganiach wynikających z norm FSSC 22000 wersja 5.1. Do produkcji wyrobów stosowane są

surowce o najwyższej jakości pochodzące od kwalifikowanych i sprawdzonych dostawców. Firma nieustannie

poszukuje nowych, bardziej ekologicznych rozwiązań technologicznych poprzez współpracę z instytucjami

naukowymi, laboratoriami badawczymi, dostawcami surowców. Wiedza, doświadczenie, kompleksowa

kontrola jakości, nowoczesne linie produkcyjne jak i również własne laboratorium gwarantują, że nasze

wyroby spełniają i będą spełniać w przyszłości najwyższe wymagania jakościowe naszych klientów.

Prezentowany Państwu raport zawiera zbadane przez Audytora sprawozdanie finansowe, opinię

Audytora, sprawozdanie Zarządu z działalności oraz najistotniejsze informacje podsumowujące najważniejsze

wydarzenia i osiągnięcia Spółki w minionym roku. Mamy nadzieje, że w 2025 roku dalej wspólnie będziemy

jeszcze aktywniej działać na rzecz ERG S.A.

Pragniemy podziękować naszym Pracownikom i Współpracownikom za zaangażowanie,

Kontrahentom za owocną współpracę oraz Akcjonariuszom za zaufanie jakim nas obdarzają.

Z wyrazami szacunku,

Grzegorz Tajak – Prezes Zarządu Tomasz Gwizda – Członek Zarządu