1

Katowice, 09.04.2025 r.

Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu ENERGOINSTAL S.A. przekazujemy Państwu Raport Roczny ENERGOINSTAL

S.A. za 2024 rok, w którym przedstawiamy wyniki finansowe oraz najważniejsze wydarzenia.

Rok 2024 przyniósł spółce zysk netto w wysokości 379 tys. zł.

Spółka bazując na dotychczasowym doświadczeniu podchodzi do prognoz na przyszłe okresy w

sposób ostrożny. Zarząd ENERGOINSTAL S.A. mając na uwadze zmieniający się rynek oraz

sytuację geopolityczną stara się oszacować ewentualne ryzyko wpływające na wyniki przyszłych

okresów.

Strategia ENERGOINSTAL S.A. w roku 2025 będzie bazowała przede wszystkim na umacnianiu

pozycji spółki zależnej ENITEC Sp. z o.o., której przychody głównie wpływają na poszczególne

segmenty operacyjne, w tym w szczególności rynek producentów wytwornic pary/ wytwarzania

kotłów, elementów ciśnieniowych kotłów oraz branży montażowo-serwisowej szczególnie na

rynku holenderskim i belgijskim. Głównym czynnikiem zewnętrznym, istotnym dla rozwoju

Emitenta, będzie pośrednio, sytuacja na rynkach branżowych, na których działa spółka zależna

zarówno w kraju jak i za granicą.

Dodatkowo Spółka kontynuuje prace nad rozwojem działalności związanej z prowadzonym

laboratorium badawczo-spawalniczym. Obecnie świadczy usługi głównie w ramach Grupy

Kapitałowej. W ramach poszerzenia działalności Spółka planuje pozyskiwanie klientów również

z poza Grupy.

Grupa nadal pracuje nad intensywniejszym wejściem na rynek małych reaktorów jądrowych

(SMR). ENERGOINSTAL S.A. w tym zakresie mocno wspiera spółkę zależną ENITEC Sp. z o.o. w

całym procesie pozyskania kontraktu oraz wejścia w kontakt z klientem. ENITEC Sp. z o.o. podjął

ostatnio pracę nad pierwszym produkcyjnym modułem SMR.

Ponadto Spółka ENERGOINSTAL S.A. kontynuuje funkcję nadzorczą w Grupie Kapitałowej.

Wspiera obecnie Spółki córki w obszarach finansowych oraz marketingowych poprzez

2

zabezpieczanie zleceń/kontraktów na rzecz spółek zależnych, ale przede wszystkim koncentruje

się na udzielaniu wsparcia technicznego udostępniając referencje oraz wypracowany przez lata

know-how.

Przyszłość Grupy ENERGOINSTAL S.A. Zarząd ENERGOINSTAL S.A. wiąże głównie ze znanym,

sprawdzonym rynkiem energetycznym, szczególnie w obszarach produkcyjnych i montażowych

związanych z kotłami energetycznymi oraz elementami ciśnieniowymi.

Zarząd ENERGOINSTAL S.A. podjął decyzję, iż Spółka nie będzie brać udziału w przetargach w

zakresie Generalnego Wykonawstwa jako Generalny Realizator Inwestycji, natomiast nie

wyklucza możliwości udziału w takich przetargach jako nominowany wykonawca lub jako

konsorcjant.

Z wyrazami szacunku

Michał Więcek Jarosław Więcek

Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu