Katowice, dnia 09.04.2025 r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ENERGOINSTAL S.A.

W SPRAWIE ZGODNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ENERGOINSTAL S.A.

My niżej podpisani oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie

finansowe ENERGOINSTAL S.A. za rok 2024 i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z

obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny

i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy ENERGOINSTAL S.A.

Oświadczamy ponadto, iż roczne sprawozdanie Zarządu z działalności ENERGOINSTAL

S.A. za rok obrotowy 2024 zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji

ENERGOINSTAL S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

Podpisy Osób wchodzących w skład Zarządu ENERGOINSTAL S.A.:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja

Michał Więcek Prezes Zarządu

Jarosław Więcek Wiceprezes Zarządu