Katowice, dnia 09.04.2025 r.

INFORMACJA ZARZĄDU ENERGOINSTAL S.A.

W SPRAWIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE

ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2024

Zarząd ENERGOINSTAL S.A. działając na podstawie §70 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra

Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych

przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji

wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018r.,

poz. 757), oraz na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej ENERGOINSTAL S.A. informuje, iż:

a) firma audytorska dokonująca badania rocznego sprawozdania finansowego została wybrana

zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i Procedury wyboru firmy audytorskiej,

obowiązującej w ENERGOINSTAL S.A.,

b) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do

sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania

finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i

zasadami etyki zawodowej,

c) są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego

biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,

d) ENERGOINSTAL S.A. posiada Politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz Politykę w

zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą

audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług

warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

Podpisy Osób wchodzących w skład Zarządu ENERGOINSTAL S.A.:

Imię i nazwisko Stanowisko / Funkcja

Michał Więcek Prezes Zarządu

Jarosław Więcek Wiceprezes Zarządu