Sprawozdanie Rady Nadzorczej Termo-Rex SA z wynikw oceny:

Sprawozdania Zarządu z działalności spłki Termo-Rex za 2024 rok,

Jednostkowego sprawozdania finansowego Spłki Termo-Rex SA

za rok zakończony 31 grudnia 2024 r.,

Przedmiot sprawozdania:

✓

Sprawozdanie z działalnoci Spłki Termo-Rex S.A. za 2024 r.

✓

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spłki Termo-Rex SA za rok zakończony 31 grudnia 2024 r.

Wyniki oceny Sprawozdania Zarzdu z działalnoci Spłki Termo-Rex za rok 2024.

Rada Nadzorcza poddała ocenie Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spłki za 2024 rok oraz

zapoznała się

̨

z przedstawionymi przez firmę

̨

audytorska badajc

̨

sprawozdania Spłki

Termo-Rex SA za 2024 r. wynikami przeprowadzonego badania, sprawozdaniem biegłego rewidenta

z badania oraz sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu i stwierdza, e sprawozdanie

Zarzdu z działalnoci Spłki Termo-Rex za 2024 rok zostało sporzdzone zgodnie z art. 49 ustawy

o rachunkowoci oraz § 70 i § 71 Rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie

informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentw papierw wartociowych oraz

warunkw uznawania za rwnowane informacji wymaganych przepisami prawa państwa

niebędcego państwem członkowskim. W opinii audytora sprawozdanie nie posiada istotnych

zniekształceń. Ponadto audytor wskazał, i owiadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego,

ktre jest wyodrębnion częci sprawozdania, zawiera informacje wymagane powyszym

rozporzdzeniem, zostało sporzdzone zgodnie z majcymi zastosowanie przepisami prawa oraz jest

zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym Spłki Termo-Rex SA.

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spłki Termo-Rex za 2024 rok rzetelnie przedstawia sytuację

ekonomiczno-finansow i majtkow

̨

Spłki, za 2024 rok i jest zgodne z księgami i dokumentami, jak

i ze stanem faktycznym. W zwizku z powyszym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia Sprawozdanie

Zarzdu z działalnoci Spłki Termo-Rex za 2024 rok oraz rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu ich

zatwierdzenie.

Ocena Jednostkowego sprawozdania finansowego Termo-Rex SA w Jaworznie za rok zakończony

31 grudnia 2024 r.

Rada Nadzorcza poddała ocenie Jednostkowe sprawozdanie finansowe Termo-Rex SA za rok

zakończony 31 grudnia 2024 r. składajce się z następujcych elementw:

✓

Jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej sporzdzonego na dzień

́

31 grudnia 2024r., ktre

po stronie aktyww i pasyww wykazuje sumę

̨

35 344 tys. zł,

✓

Jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodw za rok zakończony 31 grudnia 2024 r., ktre

wykazuje zysk netto wynoszcy 9 957 tys. zł,

✓

Jednostkowego sprawozdania z przepływw pienięnych za rok zakończony 31 grudnia 2024 r., ktre

wykazuje zwiększenie rodkw pienięnych i ich ekwiwalentw na kwotę

̨

rwn

̨

4 439 tys. zł,

✓

Jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2024 r.,

ktre wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę

̨

9 957 tys. zł,

✓

Informacji dodatkowej, oraz zapoznała się z wynikami badania przedstawionymi przez firmę

audytorsk badajc jednostkowe sprawozdanie finansowe Termo-Rex S.A. za 2024 r (ECDP AUDYT sp.

z o.o. z siedzib w Katowicach). Zgodnie z opini wydan przez biegłego rewidenta, jednostkowe

sprawozdanie finansowe:

✓

przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majtkowej i finansowej Spłki na dzień

́

31 grudnia 2024

r. oraz jej wyniku finansowego i przepływw pienięnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu

zgodnie z majcymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczoci Finansowej

zatwierdzonymi przez Unię Europejsk oraz przyjętymi zasadami (polityk) rachunkowoci,

✓

jest zgodne co do formy i treci z obowizujcymi Spłkę

̨

przepisami prawa oraz Statutem Spłki;

✓

zostało sporzdzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksig rachunkowych zgodnie

z przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci.

Rada Nadzorcza Termo-Rex SA stwierdza, e Jednostkowe sprawozdanie finansowe Termo-Rex SA za

rok zakończony 31 grudnia 2024 r. zostało sporzdzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie

z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczoci Finansowej i jest zgodne z księgami

i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. W zwizku z powyszym Rada pozytywnie ocenia

przedstawione Jednostkowe sprawozdanie finansowe Termo- Rex S.A. za rok zakończony 31 grudnia

2024 r. oraz rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu jego zatwierdzenie.

Tomasz Kamiński Anna Antonik Tomasz Obarski

Przewodniczcy Rady Członek Rady Wiceprzewodniczcy Rady

Janusz Antonik Marek Tatar

Członek Rady Członek Rady