14.04.2025r.

Informacja Zarządu Termo-Rex SA

Z

arząd Termo–Rex S.A. w Jaworznie, na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7 oraz § 71 ust. 1 pkt 7

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych

przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne,

informuje, na podstawie oświadczenia złożonego przez Radę Nadzorczą, o dokonaniu wyboru firmy

audytorskiej

przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami, w

szczególności, że:

a)

firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do

sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego jednostkowego

sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania

zawodu i zasadami etyki zawodowej.

b)

Termo–Rex S.A. przestrzega obowiązujących przepisów związanych z rotacją firmy audytorskiej

i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,

c) Termo

–Rex S.A

posiada

po

litykę

w

zakresie

wyboru

firmy

audytorskiej oraz politykę w zakresie

świadczenia na jej rzecz przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka

jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu

świadczenia przez firmę

audytorską.

Jacek Jussak Barbara Krakowska

Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu