OŚWIADCZENIE

Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego

Woodpecker.co S.A. za rok finansowy zakończony 31 grudnia 2024 r.

Zarząd Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 29D, wpisanej do

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000896179,

oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, jednostkowe sprawozdanie finansowe

Woodpecker.co S.A. za okres roku finansowego zakończonego 31 grudnia 2024 r. sporządzone

zostało zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości.

Zarząd oświadcza także, iż zaprezentowane dane odzwierciedlają w sposób prawdziwy,

rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową spółki oraz jej wynik

finansowy oraz że Sprawozdanie z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć

oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.