OŚWIADCZENIE

RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 kwietnia 2025 r.

w przedmiocie dokonania wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania

rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami prawa

Rada Nadzorcza Spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej

29D, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:

0000896179, działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez

emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne

informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem

członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), oświadcza że:

a) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do

sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania

finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i

zasadami etyki zawodowej,

b) są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego

biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,

c) emitent posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie

świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą

audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług

warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

Na podstawie upoważnienia

Rady Nadzorczej

Andrzej Nykiel

Upoważniony Mandatariusz