OŚWIADCZENIE

RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 kwietnia 2025 r.

w przedmiocie oceny jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2024 oraz

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024 w zakresie zgodności z księgami,

dokumentami oraz stanem faktycznym

Rada Nadzorcza Spółki Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej

29D, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:

0000896179, działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów

z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez

emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne

informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem

członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), dokonała oceny przedłożonych dokumentów:

1) Jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Woodpecker.co S.A. za rok obrotowy

zakończony dnia 31 grudnia 2024 r.

2) Sprawozdania Zarządu z działalności Woodpecker.co S.A. za rok obrotowy zakończony

31 grudnia 2024 r.

W wyniku przeprowadzonej oceny Rada Nadzorcza stwierdziła, że przedstawione przez

Zarząd Spółki jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu

z działalności Spółki przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie niezbędne istotne informacje

dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 r.,

jak również są zgodne z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym.

Ponadto Rada Nadzorcza oceniła, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki we

wszystkich istotnych aspektach odpowiada wymogom określonym w art. 49 Ustawy

o rachunkowości, a zawarte w nim informacje są zgodne z informacjami zawartymi

w zbadanym przez biegłego rewidenta jednostkowym sprawozdaniu finansowym.

Na podstawie upoważnienia

Rady Nadzorczej

Andrzej Nykiel

Upoważniony Mandatariusz