Kraków, 16 kwietnia 2025 r.

Informacja

Zarządu IDM S.A.

w sprawie firmy audytorskiej

przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2024

Zarząd IDM S.A. działając na podstawie art. 70. ust. 1. pkt. 7. Rozporządzenia Ministra Finansów

z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów

papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych

przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, na podstawie oświadczenia Rady

Nadzorczej IDM S.A. informuje, że:

✓ wybór firmy audytorskiej, tj. KPW Audyt sp. z o.o. przeprowadzającej badanie rocznego

sprawozdania finansowego IDM S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r., został

dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy

audytorskiej,

✓ firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do

sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania

finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu

u zasadami etyki zawodowej,

✓ są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego

biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,

✓ IDM S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie

świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską

lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług

warunkowo zwolnionych z zakresu świadczenia przez firmę audytorską.

__________________________ __________________________

Grzegorz Leszczyński Andrzej Łaszkiewicz

Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

IDM S.A. IDM S.A.