Oświadczenie Zarządu Spółki CDRL S.A.

do rocznego sprawozdania finansowego za okres zakończony 31 grudnia 2024 roku

sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Zarząd Spółki potwierdza, że sprawozdanie finansowe spółki CDRL S.A. za okres zakończony dnia

31 grudnia 2024 roku oraz dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi

zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację

majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy, a roczne sprawozdanie Zarządu z działalności

Spółki zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym zagrożeń i ryzyk.

Zarząd CDRL S.A. potwierdza, że:

a) wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego był

dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy

audytorskiej;

b) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do

sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania

finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu

i zasadami etyki zawodowej;

c) w Spółce CDRL S.A. są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy

audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji;

d) CDRL S.A. stosuje politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie

świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub

członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo

zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

Niniejsza informacja sporządzona została na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej

o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania

finansowego zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy

audytorskiej.

Data

Imię i nazwisko

Funkcja

24 kwietnia 2025r.

Marek Dworczak

Prezes Zarządu

24 kwietnia 2025r.

Tomasz Przybyła

Wiceprezes Zarządu