Kraków 28 kwietnia 2025 r.

INFORMACJA ZARZĄDU NEXITY GLOBAL S.A.

O DOKONANIU WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ

Zgodnie z §70 ust. 1 pkt 7) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego

państwem członkowskim oraz w oparciu o oświadczenie złożone przez Radę Nadzorczą Nexity

Global S.A. o dokonaniu wyboru rmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego

jednostkowego sprawozdania nansowego Nexity Global S.A. za rok obrotowy zakończony 31

grudnia 2024 r. zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru rmy

audytorskiej, Zarząd Nexity Global S.A. informuje, że:

• rma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do

sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego jednostkowego

sprawozdania nansowego Nexity Global S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.

zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,

• są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją rmy audytorskiej i kluczowego

biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,

• Nexity Global S.A. posiada politykę w zakresie wyboru rmy audytorskiej oraz politykę w zakresie

świadczenia na jej rzecz przez rmę audytorską, podmiot powiązany z rmą audytorską lub członka

jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z

zakazu świadczenia przez rmę audytorską.

___________________

Łukasz Kaleta

Prezes Zarządu