Kraków, dnia 28 kwietnia 2025 roku

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ

NEXITY GLOBAL SPÓŁKA AKCYJNA

w zakresie oceny funkcjonowania Komitetu Audytu oraz wyboru rmy audytorskiej

Zgodnie z §70 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego

państwem członkowskim (Dz.U . z 2018 r. poz. 757), Rada Nadzorcza spółki pod rmą Nexity Global S.A.

z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), przy uwzględnieniu zmian w składzie Komitetu Audytu

mających miejsce w okresie sprawozdawczym niniejszym oświadcza, że:

1) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym

dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do

posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka oraz w zakresie

rachunkowości lub badania sprawozdań nansowych,

2) Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach,

3) wybór rmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania nansowego został

przeprowadzony zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru rmy

audytorskiej,

4) rma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do

sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania

nansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami

etyki zawodowej,

5) są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją rmy audytorskiej i kluczowego

biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,

6) Spółka posiada politykę w zakresie wyboru rmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia

na rzecz Spółki przez rmę audytorską, podmiot powiązany z rmą audytorską lub członka jego

sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu

świadczenia przez rmę audytorską.

Członkowie Rady Nadzorczej:

1. Tomasz Wykurz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

..................................................................................................

2.Paweł Ząbek– Członek Rady Nadzorczej

................................................................................................

3. Maciej Fersztorowski– Członek Rady Nadzorczej

.............................................................................................................

4. Roman Tworzydło – Członek Rady Nadzorczej

.............................................................................................................

5. Sławomir Olejnik – Członek Rady Nadzorczej

................................................................................................................