Kraków 28 kwietnia 2025 r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU NEXITY GLOBAL S.A. O ZASADACH SPAWOZDAWCZOŚCI

Zgodnie z §70 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego

państwem członkowskim, Zarząd Nexity Global S.A. oświadcza, że:

• zgodnie z jego wiedzą, roczne sprawozdanie nansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia

2024 roku i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami

rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i

nansową oraz wynik nansowy Nexity Global S.A.,

• sprawozdanie Zarządu z działalności Nexity Global S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024

roku zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Nexity Global S.A. , w tym opis

podstawowych zagrożeń i ryzyka.

___________________

Łukasz Kaleta

Prezes Zarządu