KRAKÓW, 28 kwietnia 2025

LIST ZARZĄDU NEXITU GLOBAL S.A.

Szanowni Akcjonariusze, Inwestorzy, Partnerzy Biznesowi

Rok 2024 przyniósł dalsze zmiany w działalności Nexity Global S.A. Głównym celem były

działania podejmowane w kierunku uporządkowania oraz przygotowania organizacji do

dalszego sprawnego funkcjonowania na polskim rynku kapitałowym w tym przygotowanie

Spółki do działań związanych z połączeniem z the Batteries Sp. z o.o. z wykorzystaniem

mechanizmu odwrotnego przejęcia.

Spółka The Batteries Sp. z o.o. złożyła aktualne oświadczenie wobec Nexity Global S.A., że

są podejmowane działania w celu dokonania połączenia Nexity Global S.A. z the Batteries

Sp. z o.o. zgodnie z Umową inwestycyjną do której w dniu 8 czerwca 2022 r. przystąpiła Nexity

Global S.A..

Wyrażam nadzieję, że rozpoczęte w roku 2022 działania dotyczące połączenia ze spółką The

Batteries Sp. z o.o. będą kontynuowane i zostaną zakończone po spełnieniu się określonych

Umową Inwestycyjną warunków i wpłyną na odbudowanie zaufania do Spółki.

Zapraszam do lektury raportu rocznego oraz do bieżącego śledzenia naszych raportów

okresowych i bieżących.

Prezes Zarządu

Łukasz Kaleta