Informacja Zarządu ALTA SA w sprawie wyboru firmy audytorskiej

Określenie firmy audytorskiej i jej wybór

Badanie sprawozdania finansowego ALTA SA za 2024 r. zostało przeprowadzone przez UHY ECA Audyt

Sp. z o.o., na podstawie umowy z dnia 17.08.2023 r. Informacje o wynagrodzeniu firmy audytorskiej

zawarto w nocie objaśniającej nr 5.27 do sprawozdania finansowego Spółki

Informacja na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej

Zarząd ALTA S.A. na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej Spółki z dnia 29.04.2024 r. informuje,

że:

a) Wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania

finansowego ALTA S.A. za 2024 r. został dokonany zgodnie z przepisami w tym dotyczącymi

wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej;

b) Firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do

sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdani z badania rocznego sprawozdania

finansowego ALTA S.A. za 2024 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami

wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej

c) Są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego

biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji;

d) Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz w zakresie świadczenia

na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub

członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo

zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską tj. polityka ta opiera się o

obowiązujące przepisy prawne w tym zakresie.

Lesław Moritz

Agnieszka Smit

Prezes Zarządu

Członkini Zarządu

29.04.2025 r.