OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE

RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I

FIRMY AUDYTORSKIEJ

Zarząd Megaron S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, półroczne

skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2025 r. do 30 czerwca

2025 r. i dane porównywalne, sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi

zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i

jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. Ponadto

sprawozdanie Zarządu z działalności MEGARON S.A. za okres od 1 stycznia 2025

r. do 30 czerwca 2025 r. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz

sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. Ponadto Zarząd

Megaron S.A. oświadcza, że firma audytorska, dokonująca przeglądu

półrocznego skróconego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2025

r. do 30 czerwca 2025 r. została wybrana zgodnie z przepisami prawa, oraz że

firma ta oraz biegli rewidenci dokonujący przeglądu tego sprawozdania, spełnili

warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu zgodnie z

obowiązującymi przepisami i standardami zawodowymi.

Piotr Sikora – Prezes Zarządu

Kasper Zaziemski – Członek Zarządu

Mariusz Sikora – Członek Zarządu

Szczecin,

24.09.2025 r.