Niniejsze oświadczenie sporządzono w związku z badaniem jednostkowego sprawozdania finansowego

DELKO S.A. (zwanej dalej jako: „Emitent”), za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2025 roku (zwane

dalej jako: „roczne sprawozdanie finansowe”).

Działając jako Zarząd DELKO S.A., na podstawie §72 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia ministra finansów

w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa

państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 6 czerwca 2025 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 755)

oświadczamy, iż:

a) wedle naszej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne

sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają

w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jego wynik

finansowy,

b) sprawozdanie zarządu z działalności zawiera rzetelny obraz rozwoju i rentowności działalności

oraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych rodzajów ryzyka i niepewności, oraz że

sprawozdanie zarządu z działalności zostało sporządzone zgodnie z wymogami art. 49 ustawy

o rachunkowości, a sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju została sporządzona zgodnie

z ustawą o rachunkowości, ESRS, oraz art. 8 rozporządzenia 2020/852 i aktami delegowanymi

wydanymi na podstawie art. 8 ust. 4 tego rozporządzenia.

__________________

Mirosław Dąbrowski

Wiceprezes Zarządu DELKO S.A.

__________________

Justyna Schubring-Tężycka

Wiceprezes Zarządu DELKO S.A.

__________________

Jarosław Tabienko

Członek Zarządu DELKO S.A.