Informacja Zarządu ATLANTA POLAND S.A. sporządzona na podstawie oświadczenia Rady

Nadzorczej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego

sprawozdania finansowego

(zgodnie z wymogiem § 72 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne

informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)

Zarząd ATLANTA POLAND S.A. (Spółka), na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej Spółki z dnia

29 października 2025 r. o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego

sprawozdania finansowego ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2024/2025 zakończony

30 czerwca 2025r. informuje, że firma audytorska HLB M2 AUDIT PIE Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 41/27, która dokonała badania

rocznego sprawozdania finansowego ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2024/2025

zakończony 30 czerwca 2025 roku, została wybrana zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru

i procedury wyboru firmy audytorskiej a także, iż:

a) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do

sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania

finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu

i zasadami etyki zawodowej,

b) są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego

biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,

c) ATLANTA POLAND S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz

politykę w zakresie świadczenia na rzecz ATLANTA POLAND S.A. przez firmę audytorską,

podmioty powiązane z firmą audytorską lub członka sieci, do której należy firma audytorska,

dozwolonych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu

świadczenia przez firmę audytorską.

Piotr Bieliński Maciej Nienartowicz Joanna Kurdach

Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu

Gdańsk, 29 października 2025r.