Niniejsze oświadczenie sporządzono w związku z badaniem rocznego skonsolidowanego sprawozdania

finansowego grupy kapitałowej DELKO S.A. (zwanej dalej jako: „emitent”) za rok obrotowy zakończony

30 czerwca 2025 roku (zwane dalej jako: „roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe”).

Działając jako Zarząd DELKO S.A., na podstawie §73 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia ministra finansów

w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa

państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 6 czerwca 2025 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 755)

oświadczamy, iż:

a) wedle naszej najlepszej wiedzy roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane

porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz

odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową grupy

kapitałowej emitenta oraz jej wynik finansowy,

b) sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej emitenta zawiera rzetelny obraz

rozwoju i rentowności działalności oraz sytuacji grupy kapitałowej emitenta, jak również

jednostek objętych konsolidacją, traktowanych jako całość, w tym opis podstawowych

rodzajów ryzyka i niepewności, oraz że sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej

emitenta zostało sporządzone zgodnie z wymogami art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości,

a sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej emitenta została

sporządzona zgodnie z ustawą o rachunkowości, ESRS, oraz art. 8 rozporządzenia 2020/852

i aktami delegowanymi wydanymi na podstawie art. 8 ust. 4 tego rozporządzenia.

__________________

Mirosław Dąbrowski

Wiceprezes Zarządu DELKO S.A.

__________________

Justyna Schubring-Tężycka

Wiceprezes Zarządu DELKO S.A.

__________________

Jarosław Tabienko

Członek Zarządu DELKO S.A.