DB ENERGY SA

al. Armii Krajowej 45

50-541 Wrocław, Poland

T: +48 71 337 13 25

F: +48 71 337 13 26

biuro@dbenergy.pl

www.dbenergy.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział

Gospodarczy KRS 0000685455 | NIP 8942995375

| REGON 021249140 Kapitał zakładowy: 347 646 zł

Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdań

finansowych

Zarząd DB Energy SA na podstawie §73 ust. 1. pkt. 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za

równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oświadcza, że wedle

swojej najlepszej wiedzy, Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe i dane porównywalne sporządzane zostały zgodnie

z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową

i finansową emitenta oraz jego wynik finansowy. Ponadto sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta zawiera

prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk związanych

z prowadzoną działalnością.

Wrocław, 30 października 2025 roku